CLOUDPARAMETER
Sub=Floating Cloud (much)
#C#=Floating Cloud (much)
Persistance=0.520000
Cover=134
Sharpness=0.871175
Water=31
Aspect=100
Mag=13
Shuffle=147
Offsetx=0.000000
Offsety=0.000000
System=1
